3.36 3.4 3.44 3.48 0

0.4

0.8

3.36 3.38 3.4 3.42 3.44 3.46 3.48

Wavelength [μm]

Intensity [arb. unit], Transmittance

H_3+ lines Filter (cold, no tilt) Filter (cold, 5^o tilt)

H_3^+ Filter for Subaru/IRCS